新宝测速6

校内办公 | 中文版 | English
您现在所在的位置: 首页 > 学办 > 新宝测速6工作 > 正文
新宝测速6工作
新宝测速6工作
防范流感,加强寝室卫生管理----法新宝测速6生管会查寝纪实
发布者:     发布日期:2009年04月12日 21:23     点击数:
发表于: 2009-04-12 21:23  点击:2118
温暖的阳关预示着春季的到来,而春季也是流感的多发季节,为了防范流感,加强寝室卫生管理,为同学们提供一个良好的生活环境,法新宝测速6生管会于2009年4月11日对法新宝测速6新宝测速6寝室进行检查。

  本次检查的重中之重在于寝室的卫生状况,确保同学们居住在一个干净整洁的环境中。检查的整体状况良好,但部分寝室比较杂乱,亟待提高。本次前去检查的每个小组都携带消毒液,尽心为有需要的同学的寝室消毒,提醒同学们春季注重寝室通风,以保证空气流通,防范传染病的爆发。

  其次,生管会成员对各寝的违章电器、留宿现象进行了详细的检查。欣喜的是只有极少数的寝室存在使用违章电器的现象,限电政策有显著成效,同学的用电安全意识亦显著提高,安全隐患有所减少,有利于加强寝室的安全建设。

法新宝测速6生管会的检查工作得到了同学们的积极配合和认可,我们会继续努力完善寝室的安全检查工作,加强寝室的管理,为同学们提供一个良好的生活环境,远离季节性传染疾。独氚踩患。要达到这个目标还需要各位同学的共同努力,遵守寝室的管理条例,安全用电;注重寝室的卫生,打造一个安全、健康、舒适、温馨的和谐寝室。  

                                法新宝测速6新宝测速6工作办公室

                                   法新宝测速6团委

          法新宝测速6生管会

          2009/4/11

上一篇:每周法律论坛(第七十二期) 
下一篇:法商哲辩论赛,法新宝测速6辩论队表现优异,成绩喜人

友情链接 LINKS

 版权所有:新宝测速6 2018 ?    联系电话:0431-85166014       地址:吉林省长春市前进大街2699号东荣大厦

新宝测速6线上平台(2025已更新)